en	Reaction Administration
da	Administration af reaktion

en	This is the administration area for Reactions.
da	Dette er administrationsområdet for reaktioner.

en	Reactions
da	Reaktioner

en	Reactions — Manage Incoming HTTP Webhooks
da	Reaktioner — Administrér Indgående HTTP Webhooks

en	No reactions found!
da	Ingen reaktioner fundet!

en	There are currently no reaction records found in the database.
da	Der findes i øjeblikket ingen reaktionselementer i databasen.

en	Create new reaction
da	Opret ny reaktion

en	No reactions found!
da	Ingen reaktioner fundet!

en	With the current set of filters applied, no reactions could be found.
da	Med de aktuelle filtre aktiveret, kunne der ikke findes nogen omdirigering.

en	Remove all filter
da	Fjern alle filtre

en	Implementation class for reaction type "%s" is missing.
da	Implementeringsklasse for reaktionstype "%s" mangler.

en	Example
da	Eksempel

en	Filter

en	Reset
da	Nulstil

en	Name
da	Navn

en	Reaction Type
da	Reaktions-type

en	Show all
da	Vis alle

en	previous
da	forrige

en	next
da	næste

en	first
da	første

en	last
da	sidste

en	Records
da	Elementer

en	Page
da	Side

en	Refresh
da	Opdatér

en	Delete reactions
da	Slet reaktioner

en	Are you sure you want to delete all marked reactions?
da	Er du sikker på, at du vil slette alle markerede reaktioner?