en	Reactions
da	Reaktioner

en	System Reactions
da	Systemreaktioner

en	Name
da	Navn

en	Meaningful name of the reaction
da	Meningsfuldt navn på reaktionen

en	Description
da	Beskrivelse

en	Additional information about the reaction.
da	Yderligere oplysninger om reaktionen.

en	Identifier
da	Identifikator

en	This is your unique reaction identifier within the TYPO3 URL
da	Dette er din unikke reaktions-identifikator i TYPO3 URL

en	Secret

en	The secret is required to call the reaction from the outside. The secret can be re-created anytime, but will only be visible once (until the record got saved).
da	Secret er krævet for at kalde reaktion udefra. Secret token kan genoprettes når som helst, men vil kun være synlig én gang (indtil posten gemmes).

en	Generate secret token
da	Generér secret token

en	Reaction Type
da	Reaktions-type

en	Select the reaction type to be configured.
da	Vælg den reaktionstype der skal konfigureres.

en	Select a reaction
da	Vælg en reaktion

en	Create database record
da	Opret database-element

en	Impersonate User
da	Efterlign bruger

en	Select the user with the appropriate access rights that is allowed to add a record of this type. If in doubt, use the CLI user.
da	Vælg brugeren med passende adgangsrettigheder som vil få tilladelse til at tilføje et element af denne type. Hvis du er i tvivl, så brug CLI brugeren.

en	Table
da	Tabel

en	Select one tables to display the corresponding fields.
da	Vælg en tabel for at vise de tilsvarende felter.

en	Select a table
da	Vælg en tabel

en	Storage PID
da	Lager PID

en	Select the page on which a new record is created on.
da	Vælg den side, hvor et nyt element er oprettet på.

en	Fields
da	Felter

en	The available fields depend on the selected table. The usage of placeholders like ${foo.bar} is possible.
da	De tilgængelige felter afhænger af den valgte tabel. Brugen af pladsholdere som ${foo.bar} er mulig.

en	Configuration
da	Konfiguration

en	General configuration of the reaction.
da	Generel konfiguration af reaktionen.

en	Additional configuration
da	Yderligere konfiguration

en	Specific configuration for the selected reaction type
da	Specifik konfiguration for den valgte reaktionstype

en	The selected table '%s' does not define any valid fields to be configured.
da	Den valgte tabel '%s' definerer ikke nogen gyldige felter, der skal konfigureres.