en	Hide at login
ro	Ascunde la autentificare

en	Show at any login
ro	Afiseaza la orice autentificare

en	__Usergroups:__
ro	__Grupuri de utilizatori:__

en	(copy %s)
ro	(copie %s)

en	Default
ro	Implicit

en	Normal

en	Links
ro	Link-uri

en	External URL
ro	Adresa URL externa

en	[All]
ro	[Tot]

en	Error!
ro	Eroare!