en	Log Out
ro	Deconectare

en	What is OpenId?
ro	Ce este OpenID?

en	Backend,Front End,Traditional Backend
ro	Backend,Frontend,Backend Tradițional

en	Login to the TYPO3 CMS Backend on ###SITENAME###
ro	Conectare la backend-ul TYPO3 al sitului ###SITENAME###

en	This is the backend login of TYPO3. You need username and password to access this administration interface. If you are a visitor of ###SITENAME###, please visit the public website: ###SITELINK###
ro	Acesta este accesul backend TYPO3. Aveți nevoie de un utilizator și o parolă pentru acces la interfața de administrare. Dacă sunteți un vizitator al sitului ###SITENAME###, vă rugăm să vizitați adresa publică a sitului: ###SITELINK###

en	Reset this form
ro	Reinițializare formular

en	(Note: Cookies and JavaScript must be enabled!)
ro	(Notă: Cookie și Javascript trebuie activate!)

en	Clear this field!
ro	Reinițializare cîmp!

en	Unsupported Browser
ro	Navigatorul nu este suportat

en	You are using an unsupported browser version.
ro	Folosiți o versiune a navigatorului care nu este suportată.

en	Your login attempt did not succeed. Make sure to spell your username and password correctly, including upper/lowercase characters.
ro	Tentativa dumneavoastră de conectare a eșuat. Verificați vă rugăm corectitudinea utilizatorului și a parolei, inclusiv caracterele majuscule/minuscule.

en	Ignore!
ro	Ignoră!

en	For more information or further help click here
ro	Pentru mai multe informații sau pentru ajutor adițional click aici

en	TYPO3 CMS
ro	CMS TYPO3

en	ver.

en	Copyright

en	Extensions are copyright of their respective owners.
ro	Drepturile de autor al extensiilor aparține proprietarilor lor.

en	Go to %s for details.
ro	Mergeți la %s pentru detalii.

en	Obstructing the appearance of this notice is prohibited by law.
ro	Obstrucționarea acestei informații este interzisă prin lege.