en	Redirect Settings
pl	Ustawienia przekierowania

en	Update the slugs of all sub pages automatically
pl	Automatycznie aktualizuj slugi wszystkich podstron

en	Create redirects for pages with a new slug automatically
pl	Automatycznie twórz przekierowania dla stron z nowymi slugami

en	Time To Live of redirect records in days
pl	Czas życia rekordów przekierowań w dniach

en	HTTP Status Code for the redirect, 301 is the default
pl	Kod statusu HTTP dla przekierowania, domyślnie 301