en	Small fields
pl	Małe pola

en	Add column to the right
pl	Dodaj kolumnę po prawej

en	Remove column
pl	Usuń kolumnę

en	Add row below
pl	Dodaj wiersz poniżej

en	Remove row
pl	Usuń wiersz

en	Move left
pl	Przesuń w lewo

en	Move right
pl	Przesuń w prawo

en	Move up
pl	Przesuń w górę

en	Move down
pl	Przesuń w dół

en	Move to top
pl	Przesuń na samą górę

en	Move to bottom
pl	Przesuń na sam dół

en	Move to first column
pl	Przesuń do pierwszej kolumny

en	Move to last column
pl	Przesuń do ostatniej kolumny

en	Set row and column count
pl	Ustaw liczbę wierszy i kolumn

en	Column count
pl	Liczba kolumn

en	Row count
pl	Ilość wierszy

en	Change table size
pl	Zmień rozmiar tabeli

en	Show table code
pl	Pokaż kod tabeli

en	Set cell name and column number
pl	Ustaw nazwę komórki oraz numer kolumny

en	Add column
pl	Dodaj kolumnę

en	Remove column
pl	Usuń kolumnę

en	Add row
pl	Dodaj wiersz

en	Remove row
pl	Usuń wiersz

en	Edit cell
pl	Edytuj komórkę

en	Name
pl	Nazwa

en	Column number
pl	Numer kolumny

en	not set
pl	nie ustawione

en	Enter a name for the cell.
pl	Wprowadź nazwę komórki.

en	The column position defines in which area the content is rendered in the frontend.
pl	Pozycja kolumny określa w jakim obszarze zawartość jest renderowana na stronie serwisu.

en	Open Editor
pl	Otwórz edytor

en	Image manipulation is only available for supported types
pl	Edycja obrazów jest dostępna tylko dla obsługiwanych typów

en	No image dimensions could be determined.
pl	Nie można określić wymiarów obrazu.

en	Unable to provide image manipulation, because original dimensions of the image are unknown.
pl	Nie można dostarczyć manipulacji obrazem, ponieważ oryginalne wymiary obrazu są nieznane.

en	Image manipulation
pl	Edycja obrazu

en	Reset
pl	Wyczyść

en	Accept
pl	Akceptuj

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Preview
pl	Podgląd

en	Aspect ratio
pl	Proporcje

en	Set Aspect Ratio
pl	Wybierz proporcje

en	16:9

en	3:2

en	4:3

en	1:1

en	1.91:1

en	Free
pl	Dowolny

en	Default
pl	Domyślne

en	Social media
pl	Media społecznościowe

en	Selected Size
pl	Wybrany rozmiar

en	Translation behavior
pl	Zachowanie tłumaczenia

en	Custom value
pl	Wartość niestandardowa

en	Value of default language
pl	Wybierz domyślny język

en	Value of %1s language
pl	Wartość języka %1s