en	Site Configuration
pl	Konfiguracja witryny

en	Site
pl	Witryna

en	No pages found!
pl	Nie znaleziono stron!

en	Please add at least one page through the Page module.
pl	Dodaj przynajmniej jedną stronę przez moduł Strony.

en	This site does not have a configuration, yet.
pl	Ta strona nie ma jeszcze konfiguracji.

en	Add new site configuration for this site
pl	Dodaj nową konfigurację witryny dla tej witryny

en	Delete site configuration
pl	Usuń konfigurację strony

en	Unassigned site configurations
pl	Nieprzypisane konfiguracje witryny

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
pl	Następujące konfiguracje witryn nie należą już do żadnej strony i mogą zostać usunięte.

en	Duplicated Entrypoints
pl	Zduplikowane punkty wejścia

en	The following entry points are used more than once:
pl	Następujące punkty wejścia są wykorzystywane więcej niż jeden raz:

en	Renamed identifier
pl	Zmieniono nazwę identyfikatora

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
pl	Podany identyfikator witryny "%1s" już istnieje. Został on zmieniony na "%2s". Może chcesz ponownie edytować witrynę i nadać mu lepszą nazwę.

en	Identifier not changed
pl	Identyfikator nie został zmieniony

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
pl	Podany identyfikator witryny "%1s" już istnieje i wskazuje na inną witrynę. Istniejący identyfikator "%2s" dla tej witryny jest zachowany.

en	Site configuration not saved
pl	Konfiguracja witryny nie została zapisana

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
pl	Pole "%1s" jest polem wymaganym, ale nie podano żadnej wartości.

en	Duplicate error code removed
pl	Usunięto zduplikowany kod błędu

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
pl	Znaleziono dwie konfiguracje obsługi błędów dla kodu błędu "%1s". Byłaby to nieprawidłowa konfiguracja, zawieszona została usunięta.

en	Duplicate language configuration removed
pl	Zduplikowana konfiguracja języka została usunięta

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
pl	Znaleziono dwie konfiguracje języka dla języka "%1s". Byłaby to nieprawidłowa konfiguracja, zawieszona została usunięta.