en	Reactions
nl	Reacties

en	System Reactions
nl	Systeemreacties

en	Name
nl	Naam

en	Meaningful name of the reaction
nl	Betekenisvolle naam van de reactie

en	Description
nl	Beschrijving

en	Additional information about the reaction.
nl	Aanvullende informatie over de reactie.

en	Identifier
nl	ID

en	This is your unique reaction identifier within the TYPO3 URL
nl	Dit is de unieke ID van de reactie binnen de TYPO3 URL

en	Secret
nl	Geheim

en	The secret is required to call the reaction from the outside. The secret can be re-created anytime, but will only be visible once (until the record got saved).
nl	Het geheim is nodig om de reactie van buitenaf op te roepen. Het geheim kan op elk gewenst moment opnieuw worden gemaakt, maar is slechts één keer zichtbaar (totdat het record is opgeslagen).

en	Generate secret token
nl	Geheim token aanmaken

en	Reaction Type
nl	Reactietype

en	Select the reaction type to be configured.
nl	Selecteer het type reactie dat moet worden geconfigureerd.

en	Select a reaction
nl	Een reactie kiezen

en	Create database record
nl	Database-record aanmaken

en	Impersonate User
nl	Identiteit overnemen

en	Select the user with the appropriate access rights that is allowed to add a record of this type. If in doubt, use the CLI user.
nl	Kies de gebruiker met de juiste toegangsrechten die dit type record mag toevoegen. Gebruik bij twijfel de CLI gebruiker.

en	Table
nl	Tabel

en	Select one tables to display the corresponding fields.
nl	Selecteer één tabel om de overeenkomstige velden weer te geven.

en	Select a table
nl	Een tabel kiezen

en	Storage PID
nl	Opslag PID

en	Select the page on which a new record is created on.
nl	De pagina kiezen waarop een nieuwe record is aangemaakt.

en	Fields
nl	Velden

en	The available fields depend on the selected table. The usage of placeholders like ${foo.bar} is possible.
nl	De beschikbare velden zijn afhankelijk van de gekozen tabel. Het gebruik van placeholders zoals ${foo.bar} is mogelijk.

en	Configuration
nl	Configuratie

en	General configuration of the reaction.
nl	Algemene configuratie van de reactie.

en	Additional configuration
nl	Extra configuratie

en	Specific configuration for the selected reaction type
nl	Specifieke configuratie voor het gekozen reactietype

en	The selected table '%s' does not define any valid fields to be configured.
nl	De gekozen tabel '%s' definieert geen velden om te configureren.