en	LinkValidator

en	Introduction
nl	Introductie

en	Check links for validity
nl	Links op geldigheid controleren

en	Overview of links on website
nl	Overzicht van links op de website

en	Overview - choose options to check the links
nl	Overzicht - kies opties om de links te controleren

en	Total amounts in tt_content
nl	Totaal aantal in tt_content

en	Records with ext. links
nl	Records met ext. links

en	External links
nl	Externe links

en	Amounts from actual branch in tt_content
nl	Aantallen van de huidige deelboom in tt_content

en	Records with ext. links
nl	Records met ext. links

en	External links
nl	Externe links

en	Attention
nl	Let op

en	Checking links may take up to several minutes. Checking ONE link can last up to 3 seconds.
nl	Het controleren van links kan enkele minuten duren. Het controleren van een enkele link kan tot 3 seconde duren.

en	Report
nl	Rapportage

en	Check Links
nl	Links controleren

en	Show these types of broken links
nl	Deze types defecte links tonen

en	Check these types of broken links
nl	Deze types defecte links controleren

en	Show this level
nl	Dit niveau tonen

en	Check this level
nl	Dit niveau controleren

en	Broken links total
nl	Totaal defecte links

en	Internal Links
nl	Interne links

en	File Links
nl	Links naar bestanden

en	External Links
nl	Externe links

en	Refresh display
nl	Verversen

en	Check links
nl	Links controleren

en	Listing of broken links
nl	Lijst met defecte links

en	Path
nl	Pad

en	Element

en	Link

en	URL / Link Target
nl	URL / Doel van link

en	Error message
nl	Foutmelding

en	Last check
nl	Laatste link

en	Edit element containing this broken link
nl	Element met defecte link bewerken

en	(Field: %s)
nl	(Veld: %s)

en	no headline
nl	geen kopregel

en	Page '###title###' (###uid###) is deleted.
nl	Pagina '###title###' (###uid###) is verwijderd.

en	Page '###title###' (###uid###) is not visible.
nl	Pagina '###title###' (###uid###) is niet zichtbaar.

en	Page (###uid###) does not exist.
nl	Pagina (###uid###) bestaat niet.

en	Element '###title###' (###uid###) is not located on page ###wrongpage###, but on page ###rightpage###.
nl	Element '###title###' (###uid###) bevindt zich niet op pagina ###wrongpage###, maar op pagina ###rightpage###.

en	Element '###title###' (###uid###) is deleted.
nl	Element '###title###' (###uid###) is verwijderd.

en	Element '###title###' (###uid###) is not visible.
nl	Element '###title###' (###uid###) is niet zichtbaar.

en	Element (###uid###) does not exist.
nl	Element (###uid###) bestaat niet.

en	###title### row (###uid###) is not visible.
nl	Regel '###title###' (###uid###) is niet zichtbaar.

en	###title### row (###uid###) is deleted.
nl	Regel ###title### (###uid###) is verwijderd.

en	Linked
nl	Gelinkt

en	Row (###uid###) does not exist.
nl	Regel (###uid###) bestaat niet.

en	No information about the error is available.
nl	Er is geen informatie over de fout beschikbaar.

en	External Link not reachable.
nl	Externe link is niet te bereiken.

en	A redirect loop occurred. (%s: %s)
nl	Er is een doorverwijzingslus opgetreden (%s: %s)

en	Too many redirects.
nl	Teveel doorverwijzingen.

en	File doesn't exist.
nl	Bestand bestaat niet.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
nl	Bewerking duurde te lang. De ingestelde periode werd overschreden.

en	External link is broken.
nl	Externe link is verbroken.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
nl	Can de host niet vinden.

en	Failure with receiving network data.
nl	Fout bij het ontvangen van netwerkdata.

en	An error occurred (%s): "%s".
nl	Een fout is opgetreden (%s): "%s".

en	Exception: %s
nl	Uitzondering: %s

en	Network error / invalid domain
nl	Netwerkfout / ongelidg domein

en	Multiple Choices (300).
nl	Meerdere keuzes (300).

en	Use proxy (305).
nl	Proxy gebruiken (305).

en	Accessing this address is not allowed (403).
nl	Toegang tot deze URL is niet toegestaan (403).

en	The requested url was not found (404).
nl	De gevraagde URL is niet gevonden (404).

en	Internal Server Error (500)
nl	Interne serverfout (500)

en	External Link returned HTTP error code (%s).
nl	Externe link gaf een HTTP foutcode (%s).

en	Unsupported protocol.
nl	Niet-ondersteund protocol.

en	Initialization failed.
nl	Initialisatie mislukt.

en	The URL was not properly formatted.
nl	De URL heeft niet het juiste formaat.

en	Feature not supported.
nl	Functie wordt niet ondersteund.

en	Couldn't resolve proxy.
nl	Kan proxy niet oplossen.

en	Couldn't resolve host.
nl	Kon de host niet vinden.

en	Failed to connect to host or proxy.
nl	Kan geen verbinding maken met host of proxy.

en	The remote server sent data that could not be parsed.
nl	De externe server stuurde gegevens die niet konden worden verwerkt.

en	Access denied.
nl	Toegang geweigerd.

en	Generic HTTP/2 error.
nl	Algemene HTTP/2 fout.

en	A file transfer was shorter or larger than expected.
nl	Een bestandsoverdracht was korter of groter dan verwacht.

en	Timeout: The remote server possibly took too long to answer.
nl	Time-out: de externe server gaf mogelijk niet snel genoeg antwoord.

en	Problem with SSl / TLS handshake.
nl	Probleem met SSl / TLS-handshake.

en	Too many redirects.
nl	Te veel doorverwijzingen.

en	General network error. Send failed.
nl	Algemene netwerkfout. Verzenden mislukt.

en	General network error. Receive failed.
nl	Algemene netwerkfout. Ontvangen is mislukt.

en	The remote server's SSL certificate was deemed not OK.
nl	Het SSL certificaat van de externe server werd niet OK geacht.

en	Maximum file size exceeded.
nl	Maximum bestandgrootte overschreden.

en	Ok
nl	OK

en	%1$s %2$s

en	No broken links to show!
nl	Geen defecte links om te tonen!

en	There are no broken links to be displayed.
nl	Er zijn geen defecte links om af te beelden.

en	No access!
nl	Geen toegang!

en	You do not have access to these listings.
nl	Geen toegang tot deze lijst.

en	Checking links, please stand by.
nl	Links worden gecontroleerd, dit kan even duren.

en	Refreshing link list, please stand by.
nl	Lijst met links wordt bijgewerkt, dit kan even duren.

en	Needs recheck
nl	Hercontrole nodig