en	Maximum lifetime: Enter the maximum lifetime (in minutes) of a scheduler task. If a task is still running after that time, it will be dropped from the execution list (but not stopped).
it	Durata massima: inserisci la durata massima (in minuti) di un'attività dello Scheduler. Se un'attività è ancora in esecuzione dopo questo tempo, verrà eliminata dalla lista di esecuzione (ma non fermata).