en	Reactions
it	Reazioni

en	System Reactions
it	Reazione

en	Name
it	Nome

en	Meaningful name of the reaction
it	Nome significativo della reazione

en	Description
it	Descrizione

en	Additional information about the reaction.
it	Informazioni aggiuntive sulla reazione.

en	Identifier
it	Identificativo

en	This is your unique reaction identifier within the TYPO3 URL
it	Questo è l'identificativo unico della reazione, presente nell'URL in ingresso.

en	Secret
it	Chiave segreta

en	The secret is required to call the reaction from the outside. The secret can be re-created anytime, but will only be visible once (until the record got saved).
it	La chiave segreta è necessaria per chiamare la reazione dall'esterno. La chiave segreta può essere ricreata in qualsiasi momento, ma sarà visibile solo una volta (fino a quando il record non sarà salvato).

en	Generate secret token
it	Genera una chiave segreta

en	Reaction Type
it	Azione

en	Select the reaction type to be configured.
it	Seleziona l'azione da configurare.

en	Select a reaction
it	Seleziona una azione

en	Create database record
it	Crea record

en	Impersonate User
it	Utente Esecutore

en	Select the user with the appropriate access rights that is allowed to add a record of this type. If in doubt, use the CLI user.
it	Selezionare un utente con i diritti di accesso appropriati per aggiungere un record di questo tipo. In caso di dubbio, utilizzare l'utente CLI.

en	Table
it	Tabella

en	Select one tables to display the corresponding fields.
it	Selezionare una tabella per visualizzare i campi corrispondenti.

en	Select a table
it	Seleziona una tabella

en	Storage PID
it	Pagina di Archiviazione

en	Select the page on which a new record is created on.
it	Selezionare la pagina su cui verrà creato il nuovo record.

en	Fields
it	Campi

en	The available fields depend on the selected table. The usage of placeholders like ${foo.bar} is possible.
it	I campi disponibili dipendono dalla tabella selezionata. È possibile utilizzare segnaposto come ${foo.bar}.

en	Configuration
it	Configurazione

en	General configuration of the reaction.
it	Configurazione generale.

en	Additional configuration
it	Dettagli azione

en	Specific configuration for the selected reaction type
it	Configurazione specifica per il tipo di azione

en	The selected table '%s' does not define any valid fields to be configured.
it	La tabella selezionata '%s' non definisce alcun campo valido da configurare.