en	Site Configuration
it	Configurazione del sito

en	Site
it	Sito

en	Site identifier
it	Identificativo Sito

en	No pages found!
it	Nessuna pagina trovata!

en	Please add at least one page through the Page module.
it	Aggiungi almeno una pagina con il modulo Pagina.

en	This site does not have a configuration, yet.
it	Questo sito non ha ancora una configurazione.

en	Add new site configuration for this site
it	Aggiungi una nuova configurazione per questo sito

en	Edit site configuration
it	Modifica la configurazione del sito

en	Delete site configuration
it	Elimina la configurazione del sito

en	Base URL
it	URL di base

en	Unassigned site configurations
it	Configurazioni di sito non assegnate

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
it	I siti seguenti non appartengono più ad alcuna pagina e possono essere rimossi.

en	Duplicated Entrypoints
it	Punti di Ingresso duplicati

en	The following entry points are used more than once:
it	I seguenti punti di ingresso sono utilizzati più volte:

en	Duplicated root pages
it	Pagina Root duplicata

en	The page with ID "%1s" is used in the following site configurations:
it	La pagina con ID "%1s" è utilizzata nelle seguenti configurazioni sito:

en	Renamed identifier
it	Identificatore rinominato

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
it	L'identificativo di sito "%1s" esiste già. È stato rinominato in "%2s". Potresti voler modificare di nuovo questo sito e assegnargli un nome migliore.

en	Identifier not changed
it	Identificativo non modificato

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
it	L'identificativo di sito "%1s" esiste già e punta a un sito diverso. L'identificativo esistente "%2s" per questo sito viene mantenuto.

en	Site configuration not saved
it	Configurazione del sito non salvata

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
it	Il campo "%1s" è obbligatorio, ma non è stato immesso alcun valore.

en	Duplicate error code removed
it	Rimosso codice d'errore duplicato

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
it	Sono state trovate due configurazioni per il gestore errore con codice "%1s". Questa sarebbe una configurazione non valida; quella pendente è stata rimossa.

en	Duplicate language configuration removed
it	Rimossa configurazione, duplicata, di lingua

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
it	Trovate due configurazioni per la lingua "%1s". Questa sarebbe una configurazione non valida; quella pendente è stata rimossa.