en	Multi-factor Authentication Overview
it	Panoramica sull'Autenticazione Multi-Fattore (MFA)

en	Active
it	Attivo

en	Locked
it	Bloccato

en	Default provider
it	Provider predefinito

en	Unlock %s
it	Sblocca %s

en	Unlock
it	Sblocca

en	Edit %s
it	Modifica %s

en	Edit / Change
it	Modifica / Cambia

en	Deactivate %s
it	Disattiva %s

en	Deactivate
it	Disattiva

en	Setup %s
it	Imposta %s

en	Setup
it	Imposta

en	Multi-factor authentication required
it	Autenticazione multi-fattore richiesta

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
it	La tua installazione richiede l'autenticazione multi-fattore. Configura uno dei seguenti provider per essere grado di continuare a utilizzare il backend.

en	No multi-factor authentication providers
it	Nessun provider di autenticazione multi-fattore

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
it	Al momento non ci sono provider di autenticazione multi-fattore disponibili.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
it	Devi impostare l'autenticazione multi-fattore, ma non ci sono provider disponibili. Dovresti contattare il tuo amministratore per risolvere il problema.

en	Selected MFA provider was not found!
it	Il provider MFA selezionato non è stato trovato

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
it	Il provider MFA selezionato deve essere attivo per eseguire questa azione

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
it	Il provider MFA selezionato deve essere inattivo per eseguire questa azione

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
it	Il provider MFA selezionato deve essere sbloccato per eseguire questa azione

en	Setup instructions
it	Istruzioni di configurazione

en	Close setup instructions
it	Chiudi le istruzioni di configurazione

en	Set up %s
it	Imposta %s

en	Edit %s
it	Modifica %s

en	Default provider
it	Provider predefinito

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
it	Seleziona questo come tuo provider predefinito per accedere al backend di TYPO3.

en	Use as default provider
it	Usa come provider predefinito

en	Deactivate provider
it	Disattiva provider

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
it	Se non vuoi più usare questo provider, puoi disattivarlo qui.

en	Deactivate %s
it	Disattiva %s

en	Deactivate this provider
it	Disattiva questo provider

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
it	Attivazione del provider MFA %s non riuscita. Riprova.

en	Successfully activated MFA provider %s.
it	Provider MFA %s attivato con successo.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
it	Disattivazione del provider MFA %s non riuscita. Riprova.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
it	Provider MFA %s disattivato con successo.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
it	Sblocco del provider MFA %s non riuscito. Riprova.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
it	Provider MFA %s sbloccato con successo.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
it	Aggiornamento del provider MFA %s non riuscito. Riprova.

en	Successfully updated MFA provider %s.
it	Provider MFA %s aggiornato con successo.

en	Authentication was not successful.
it	Autenticazione non riuscita.

en	Verify
it	Verifica

en	Go back
it	Torna indietro

en	This provider is temporarily locked!
it	Questo provider è temporaneamente bloccato

en	Alternative providers
it	Provider alternativi

en	Use %s
it	Usa %s

en	Set up %s
it	Imposta %s

en	Set up MFA
it	Imposta MFA

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
it	%s richiede di impostare l'MFA per proteggere il tuo account. Seleziona uno dei provider disponibili qui sotto.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
it	È richiesta l'impostazione di un MFA. Comunque, per te, non ci sono provider MFA disponibili. Questo potrebbe essere un errore di configurazione. Si prega di contattare l'amministratore per trovare una soluzione.

en	Go back
it	Indietro

en	Setup
it	Impostazione

en	Cancel
it	Annulla

en	MFA setup successful
it	Impostazione MFA riuscita

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
it	Hai attivato con successo il provider MFA %s. Questo provider è stato impostato automaticamente anche come provider predefinito. È possibile modificarlo in qualsiasi momento nelle impostazioni utente.

en	Success
it	Completato

en	An error occurred
it	Si è verificato un errore

en	Invalid request could not be processed
it	Richiesta non valida: non può essere eseguita

en	Your are not allowed to perform this action
it	Non hai i permessi per eseguire questa azione

en	No provider has been deactivated
it	Nessun provider è stato disattivato

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
it	Disattivati con successo tutti i provider attivi per l'utente %s

en	Provider %s could not be found
it	Non è stato possibile trovare il provider %s

en	Could not deactivate provider %s
it	Disattivazione del provider %s non riuscita

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
it	Provider %s disattivato con successo per l'utente %s