en	Hide at login
hu	Rejtsd el bejelentkezésnél

en	Show at any login
hu	Mutasd a bejelentkezésnél

en	__Usergroups:__

en	(copy %s)
hu	(másol %s)

en	Default
hu	Alapértelmezett

en	Normal
hu	Normál

en	Links
hu	Linkek

en	External URL
hu	Külső URL

en	[All]
hu	[Összes]