en	Hide at login
fi	Piilota sisäänkirjautuessa

en	Show at any login
fi	Näytä kaikilla sisäänkirjoituksilla

en	__Usergroups:__
fi	__Käyttäjäryhmät:__

en	(copy %s)
fi	(kopioi %s)

en	Default
fi	Oletusarvo

en	Normal
fi	Normaali

en	Links
fi	Linkit

en	External URL
fi	Ulkopuolinen URL

en	[All]
fi	[Kaikki]

en	Error!
fi	Virhe!