en	Log Out
fi	Kirjaudu ulos

en	Login to the TYPO3 CMS Backend on ###SITENAME###
fi	Kirjaudu hallinnointiin ###SITENAME###

en	This is the backend login of TYPO3. You need username and password to access this administration interface. If you are a visitor of ###SITENAME###, please visit the public website: ###SITELINK###
fi	Tämä on TYPO3-backendiin kirjautuminen, johon tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Jos olet sivuston ###SITENAME### vierailija, ole hyvä ja mene julkiselle sivustolle ###SITELINK###

en	Reset this form
fi	Tyhjennä tämä lomake

en	(Note: Cookies and JavaScript must be enabled!)
fi	(Huomaa: evästeet ja JavaScript tulevat olla sallittuja!)

en	Clear this field!
fi	Tyhjennä tämä kenttä!

en	Your login attempt did not succeed. Make sure to spell your username and password correctly, including upper/lowercase characters.
fi	Kirjautumisesi ei onnistunut. Varmista, että kirjoitit käyttäjätunnuksesi ja salasanasi oikein, muista isot ja pienet kirjaimet.