en	Status Report
es	Informe de estado

en	OK
es	Aceptar

en	Wrong value detected
es	Valor incorrecto detectado

en	Information
es	Información

en	Insecure
es	Inseguro

en	Disabled
es	Deshabilitado

en	Enabled
es	Activado

en	Enabled permanently
es	Activado permanentemente

en	Enabled temporarily
es	Activado temporalmente

en	Empty
es	Vacío

en	None
es	Ninguno

en	Connection Failed
es	Error de conexión

en	Check Failed
es	Comprobación fallida

en	Update Complete
es	Actualización completa

en	Update Incomplete
es	Actualización incompleta

en	One or more problems were detected with your TYPO3 installation. Please check the %sstatus report%s for more information.
es	Se detectaron uno o más problemas en tu instalación de TYPO3. Por favor, revisa el informe de estado %s%s para más información.

en	This report contains all System Status Notifications from your TYPO3 installation. Please check the %sstatus report%s for more information.
es	Este informe contiene todas las Notificaciones de Estado del Sistema de tu instalación TYPO3. Por favor, comprueba el informe de estado para más información.

en	TYPO3 System
es	Sistema TYPO3

en	System
es	Sistema

en	Security
es	Seguridad

en	Configuration
es	Configuración

en	Reference Index
es	Indice de referencia

en	PHP safe_mode
es	Modo safe_mode PHP

en	PHP magic_quotes_gpc

en	Permissions of created files
es	Permisos de archivos creados

en	Permissions of created directories
es	Permisos de directorios creados

en	MySQL Database Character Set
es	Conjunto de caracteres de base de datos MySQL

en	Admin User Account
es	Cuenta de usuario Admin

en	XML/T3D export files
es	Exportar archivos XML/T3D

en	It is recommended to delete exported files to avoid possible disclosure of exported data to backend users with lower/different access rights than user(s) who originally created the export(s).
es	Se recomienda eliminar los archivos exportados para evitar la posible divulgación de los datos exportados entre los usuarios de backend con derechos de acceso inferior/diferentes que el/los usuario/s que crearon lo exportado.

en	PHP Version
es	Versión PHP

en	Your PHP installation is too old.
es	Tu instalación PHP es demasiado antigua.

en	PHP Memory Limit
es	Límite de memoria de PHP

en	Depending on your configuration, TYPO3 can run with a %1$s PHP memory limit. However, a %2$s PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional extensions.
es	Dependiendo en su configuración, TYPO3 puede funcionar con un %1$s PHP límite de memoria. Sin embargo, se recomienda un %2$s PHP límite de memoria o superior, especialmente si tu sitio utiliza extensiones adicionales.

en	Depending on your configuration, TYPO3 can run with a %1$s PHP memory limit. However, a %2$s PHP memory limit or above is required especially if your site uses additional extensions.
es	Dependiendo de su configuración, TYPO3 puede funcionar con un %1$s PHP límite de memoria. Sin embargo, se recomienda un %2$s PHP límite de memoria o superior, especialmente si tu sitio utiliza extensiones adicionales.

en	Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %s and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
es	Aumente el límite de memoria por editar el parámetro memory_limit en el archivo %s y luego reinicie su servidor web (o contactar el administrador de sistema o proveedor de alojamiento para ayudarte).

en	Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
es	Contacte su administrador de sistema o proveedor de alojamiento para obtener ayuda en aumentado su límite de memoria PHP.

en	unlimited
es	ilimitado

en	PHP peak memory usage
es	Uso máximo de memoria PHP

en	During a request %2$s of the memory limit was used. On %4$s a request to %5$s used %1$s of %3$s.
es	Durante una solicitud se utilizó %2$s del límite de memoria. En %4$s una solicitud de %5$s usó %1$s de %3$s.

en	Clear this flag
es	Limpiar esta bandera

en	PHP Register Globals

en	%s is enabled. TYPO3 requires this configuration directive to be disabled.
es	%s Es activado. TYPO3 necesita esta configuración directiva ser desactivado.

en	Your site may not be secure when %s is enabled.
es	Su sitio puede no estar seguro cuando %s está activado.

en	how to change configuration settings
es	cómo cambiar los ajustes de configuración

en	The PHP manual has instructions for %s.
es	El manual PHP tiene instrucciones para %s.

en	Web Server
es	Servidor Web

en	For your Web Server some notifications have been found
es	Algunas notificaciones han sido encontrados para su servidor web

en	Fluid uses complex regular expressions which require a lot of stack space during the first processing. On Windows the default stack size for Apache is a lot smaller than on unix. You can increase the size to 8MB (default on unix) by adding to the httpd.conf: <br />&lt;IfModule mpm_winnt_module&gt; <br />ThreadStackSize 8388608 <br />&lt;/IfModule&gt; <br />Restart Apache after this change.
es	Fluid utiliza expresiones regulares complicadas lo que necesitan mucho espacio snack durante el primer procesamiento. En Windows, el taller snack predeterminado para Apache es mucho más pequeño que en Unix. Se puede aumentar el taller a 8 Mb (predeterminado en Unix) por añadiendo a la httpd.conf. <br />&lt;IfModule mpm_winnt_module&gt; <br />ThreadStackSize 8388608 <br />&lt;/IfModule&gt; <br /> Reinicie Apache despues de este cambio.

en	PHP Modules
es	Módulos PHP

en	One or more modules are missing.
es	Faltan uno o más módulos.

en	one of: %s
es	uno de: %s

en	All required modules are installed.
es	Todos los módulos requeridos están instalados.

en	PHP INI setting safe_mode "On" is deprecated since PHP 5.3 and is not supported by TYPO3 anymore.
es	PHP INI ajuste safe_mode "On" está obsoleto desde hace PHP 5.3 y ya no es soportado por TYPO3.

en	PHP INI setting magic_quotes_gpc "On" is deprecated since PHP 5.3. You are advised to set it to "Off" until it gets completely removed.
es	PHP INI ajuste magic_quotes_gpc "On" está obsoleto desde PHP 5.3. Estás avisado cambiarlo a "Off" hasta que se elimina por completo.

en	System Status Update
es	Actualización del estado del sistema

en	Notification Email Address
es	Dirección de correo electrónico para notificaciones

en	Empty or invalid notification email address.
es	Dirección de correo electrónico de notificación vacía o no válida.