en	Time-based one-time password
es	Contraseña de un solo uso

en	This provider allows to authenticate with a single-use passcode which is based on the current time. Each code is only valid for 30 seconds. You need an OTP application or device, supporting such tokens.
es	Este proveedor permite autenticarse con un código de acceso de un solo uso basado en la hora actual. Cada código solo es válido durante 30 segundos. Necesita una aplicación OTP o dispositivo que soporte esos identificadores.

en	The time-based one-time password provider enables you to strengthen your accounts' security by requiring a six-digit code on every login. This provider is based on a shared secret, which will be exchanged between your OTP application (or device) and TYPO3. Each code takes the current time into account and is only valid for 30 seconds. Setting up: 1. Scan the QR-code or directly enter the shared secret in your application or device 2. Add a specific name for this provider (optional) 3. Enter the generated six-digit code in the corresponding field 4. Submit the form to activate the provider Note: In case your application supports otpauth:// urls, you can retrieve the url by clicking on the info button next to the shared secret.
es	El proveedor de contraseña de un solo uso te permite fortalecer la seguridad de tus cuentas requiriendo un código de seis dígitos cada vez que inicias sesión. Este proveedor está basado en un secreto compartido, el cual se intercambia entre la aplicación (o el dispositivo) de OTP y TYPO3. Cada código toma como referencia la hora actual en cada cuenta y solo es válido 30 segundos. Configurar: 1. Escanea el código QR o directamente introduce la contraseña compartida en tu aplicación o dispositivo 2. Añade un nombre específico para este proveedor (opcional) 3. Ingresa el código de seis dígitos generado en el campo correspondiente 4. Envía el formulario para activar el proveedor. Aviso: en el caso de que tu aplicación soporte otpauth:// urls, puedes recuperar la url haciendo clic en el botón de información que está al lado de la contraseña compartida.

en	Recovery codes
es	Códigos de recuperación

en	This provider allows to authenticate with a set of single-use passcodes, in case you lost your primary MFA credentials, or just have no access to them temporarily.
es	Este proveedor permite autenticarse con un conjunto de contraseñas de un solo uso, en caso de que perdiera sus credenciales primarias de FMA, o simplemente no tenga acceso a ellas temporalmente.

en	Recovery codes are random eight-digit codes which can be used to authenticate, in case your lost your main authentication credentials. Each code is only valid once. As soon as all recovery codes are exhausted, you're required to generate a new set. Therefore, periodically check the amount of remaining codes in the Edit / Change view of the provider. Setting up: 1. Copy the recovery codes and store them at a safe place 2. Add a specific name for this provider (optional) 3. Submit the form to activate the provider - see below note Note: Since the recovery codes are being encrypted and stored securely, this process can take some time.
es	El código de recuperación es un código de ocho dígitos aleatorios, los cuales pueden ser usados para autenticar en el caso de que pierdas tus credenciales de autenticación. Un código es solo para un uso. Tan pronto como se acaben todos los códigos de recuperación, tendrás que generar una nueva configuración. Por lo tanto, verifica de forma periódica, la cantidad de códigos restantes en la vista Editar/Cambiar del proveedor. Configurar: 1. Copia los códigos de recuperación y almacénalos en un lugar seguro 2. Añade un nombre específico para este proveedor (opcional) 3. Envía el formulario para activar el proveedor - mira la nota de abajo Nota: Cada código de recuperación tiene que ser encriptado y almacenado con seguridad, este proceso puede llegar un tiempo.

en	Enter the generated six-digit code
es	Introduce el código de seis dígitos generado

en	This code should now be displayed on your device or in your application.
es	Este código debería mostrarse ahora en tu dispositivo o en tu aplicación.

en	The maximum attempts for this provider are exceeded. Please use another provider or contact your administrator.
es	El máximo número de intentos para este proveedor se ha excedido. Por favor, utiliza otro proveedor o contacta con tu administrador.

en	Provider information
es	Información del proveedor

en	Name
es	Nombre

en	Enter a name
es	Introduce un nombre

en	Recovery codes left
es	Códigos de recuperación restantes

en	Last used
es	Utilizado por última vez

en	Never
es	Nunca

en	Last updated
es	Última actualización

en	Regenerate recovery codes
es	Regenerar los códigos de recuperación

en	If you lost your recovery codes or just want to get fresh ones, you can regenerate them by selecting the checkbox below. You've currently %d codes left.
es	Si has perdido los códigos de recuperación o quieres actualizarlos, puedes regenerarlos seleccionado la casilla de verificación de abajo. Tienes actualmente %d códigos restantes.

en	Regenerate recovery codes
es	Regenerar los códigos de recuperación

en	Step 1
es	Paso 1

en	Step 1a
es	Paso 1a

en	Step 1b
es	Paso 1b

en	Step 2
es	Paso 2

en	Step 3
es	Paso 3

en	Scan the displayed QR code
es	Escanear el código QR mostrado

en	Scan this code with your OTP application (e.g. Google Authenticator).
es	Escanea este código con tu aplicación OTP (por ejemplo, Google Authenticator).

en	Copy the shared secret
es	Copia el secreto compartido

en	You can also enter the shared secret manually in your OTP application or device.
es	También puedes introducir el secreto compartido manualmente en tu aplicación o dispositivo OTP.

en	Enter a name (optional)
es	Introduce un nombre (opcional)

en	Specify a custom name for this provider.
es	Especifica un nombre personalizado para este proveedor.

en	Recovery codes
es	Códigos de recuperación

en	Copy these codes and store them at a safe place.
es	Copia estos códigos y guárdelos en un lugar seguro.

en	Reload recovery codes
es	Descargar códigos de recuperación

en	Reload
es	Recargar

en	Setup not possible
es	Configuración no posible

en	Recovery codes are only meant as a fallback if you lose access to your main multi-factorauthentication credentials. Therefore, please activate a comprehensive MFA provider first.
es	Los códigos de recuperación solo son como un respaldo si pierdes el acceso a tus credenciales principales de autenticación multifactor. Por lo tanto, por favor, activa un proveedor de MFA global primero.

en	Show authentication URL
es	Mostrar URL de autenticación

en	Authentication URL
es	URL de autenticación

en	In case you are not able to scan the QR code, but your OTP application supports authentication URLs next to, or instead of plain shared secrets, you can copy and paste the URL shown below. The URL contains some information like the issuer (this site) and your email address or username. Most OTP applications will display this information next to the generated codes.
es	En caso de que no puedas escanear el código QR, pero tu aplicación OTP admita la URL de autenticación que está al lado, o si no, el secreto compartido, tú puedes copiar y pegar la URL que se muestra debajo. La URL contiene alguna información como emisor (este sitio) The URL y tu dirección de correo electrónico y nombre de usuario. La mayoría de las aplicaciones OTP mostrarán esta información junto a los códigos generados.

en	OK
es	Aceptar

en	Enter the six-digit code
es	Introduce el código de 6 dígitos

en	Enter an eight-digit recovery code
es	Introduce un código de recuperación de ocho dígitos

en	Your recovery codes were automatically updated!
es	¡Sus códigos de recuperación se actualizaron automáticamente!

en	Please copy and store them at a safe place: %s
es	Por favor, cópialos y guárdalos en un lugar seguro: %s

en	Recovery codes successfully regenerated
es	Codigos de recuperación regenerados con exito

en	Please copy and store them at a safe place: %s
es	Por favor, cópialos y guárdalos en un lugar seguro: %s