en	Multi-factor Authentication Overview
es	Autenticación multifactor

en	Active
es	Activo

en	Locked
es	Bloqueado

en	Default provider
es	Proveedor predeterminado

en	Unlock %s
es	Desbloquear %s

en	Unlock
es	Desbloquear

en	Edit %s
es	Editar %s

en	Edit / Change
es	Editar / Cambiar

en	Deactivate %s
es	Desactivado

en	Deactivate
es	Desactivar

en	Setup %s
es	Configurar %s

en	Setup
es	Configurar

en	Multi-factor authentication required
es	Se requiere autenticación multifactor

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
es	Tu instalación requiere MFA. Por lo tanto, por favor configura uno de los siguientes proveedores para ser capaz de continuar usando el backend.

en	No multi-factor authentication providers
es	No hay proveedores de autenticación multifactor

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
es	Actualmente, no hay proveedores de autenticación multifactor disponibles.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
es	Tienes que configurar MFA, pero no hay proveedores para activarlo disponibles. Debes contactar con tu administrador para resolver esto.

en	Selected MFA provider was not found!
es	¡El proveedor de MFA seleccionado no fue encontrado!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
es	¡El proveedor MFA seleccionado tiene que estar activo para realizar esta acción!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
es	¡El proveedor MFA seleccionado tiene que estar inactivo para realizar esta acción!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
es	¡El proveedor MFA seleccionado tiene que estar desbloqueado para realizar esta acción!

en	Setup instructions
es	Instrucciones de configuración

en	Close setup instructions
es	Cerrar instrucciones de configuración

en	Set up %s
es	Configurar %s

en	Edit %s
es	Editar %s

en	Default provider
es	Proveedor predeterminado

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
es	Selecciona este como su proveedor predeterminado para iniciar sesión en el backend de TYPO3.

en	Use as default provider
es	Usar como proveedor predeterminado

en	Deactivate provider
es	Desactivar proveedor

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
es	Si ya no quieres usar este proveedor, puedes desactivarlo aquí.

en	Deactivate %s
es	Desactivar %s

en	Deactivate this provider
es	Desactivar este proveedor

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
es	No se pudo activar el proveedor MFA %s. Inténtalo de nuevo.

en	Successfully activated MFA provider %s.
es	Proveedor MFA %s activado con éxito.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
es	No se pudo desactivar el proveedor MFA %s. Inténtalo de nuevo.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
es	Proveedor MFA %s desactivado correctamente.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
es	No se pudo desbloquear el proveedor MFA %s. Inténtalo de nuevo.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
es	Proveedor MFA %s desbloqueado con éxito.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
es	No se pudo actualizar el proveedor MFA %s. Inténtalo de nuevo.

en	Successfully updated MFA provider %s.
es	Proveedor MFA %s actualizado con éxito.

en	Authentication was not successful.
es	La autenticación no se ha realizado correctamente.

en	Verify
es	Verificar

en	Go back
es	Volver

en	This provider is temporarily locked!
es	¡Este proveedor está temporalmente bloqueado!

en	Alternative providers
es	Proveedores alternativos

en	Use %s
es	Usar %s

en	Set up %s
es	Configurar %s

en	Set up MFA
es	Configurar MFA

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
es	%s requiere que configures el MFA para proteger tu cuenta. Por favor, elige uno de los proveedores disponibles a continuación.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
es	Se requiere que configures el MFA. Sin embargo, no hay proveedores MFA disponibles para ti. Esto puede deberse a una mala configuración. Por favor, ponte en contacto con tu administrador para encontrar una solución.

en	Go back
es	Volver

en	Setup
es	Configuración

en	Cancel
es	Cancelar

en	MFA setup successful
es	Configuración de MFA exitosa

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
es	Has activado correctamente el proveedor MFA %s. Este proveedor también se estableció automáticamente como su proveedor predeterminado. Puedes cambiarlo en cualquier momento en tu configuración de usuario.

en	Success
es	Éxito

en	An error occurred
es	Se produjo un error

en	Invalid request could not be processed
es	La solicitud no válida no pudo ser procesada

en	Your are not allowed to perform this action
es	No estás autorizado para realizar esta acción

en	No provider has been deactivated
es	Ningún proveedor ha sido desactivado

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
es	Todos los proveedores activos han sido desactivados con éxito por el usuario %s

en	Provider %s could not be found
es	No se pudo encontrar el proveedor %s

en	Could not deactivate provider %s
es	No se pudo desactivar el proveedor %s

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
es	Todos los proveedores %s se han desactivado con éxito por el usuario %s