en	Reports
da	Rapporter

en	A collection of several system reports.
da	En samling af flere system rapporter.

en	System Reports
da	System rapporter

en	Reports
da	Rapporter

en	Reports overview
da	Oversigt over rapporter

en	Report
da	Rapport

en	No registered reports
da	Ingen registrerede rapporter

en	There are no reports registered in the system and default reports have been disabled.
da	Der er ingen rapporter registreret i systemet, og standard rapporter er blevet deaktiveret.