en	LinkValidator

en	Introduction
da	Introduktion

en	Check links for validity
da	Tjek links for validering

en	Overview of links on website
da	Overblik over links på webside

en	Overview - choose options to check the links
da	Overblik - vælg indstillinger for at tjekke links

en	Total amounts in tt_content
da	Totale antal i tt_content

en	Records with ext. links
da	Datarækker med eksterne links

en	External links
da	Eksterne links

en	Amounts from actual branch in tt_content
da	Antal fra aktuel gren i tt_content

en	Records with ext. links
da	Datarækker med eksterne links

en	External links
da	Eksterne links

en	Attention
da	Obs

en	Checking links may take up to several minutes. Checking ONE link can last up to 3 seconds.
da	Tjek af links kan tage adskillige minutter. Tjek at ET link kan tage op til tre sekunder.

en	Report
da	Rapport

en	Check Links
da	Tjek links

en	Show these types of broken links
da	Vis disse typer af brudte links

en	Check these types of broken links
da	Tjek disse typer af brudte links

en	Show this level
da	Vis dette niveau

en	Check this level
da	Tjek dette niveau

en	Broken links total
da	Brudte links i alt

en	Internal Links
da	Interne links

en	File Links
da	Fil-links

en	External Links
da	Eksterne links

en	Refresh display
da	Genopfrisk visning

en	Check links
da	Tjek links

en	Listing of broken links
da	Liste over ødelagte links

en	Path
da	Sti

en	Element

en	Link

en	URL / Link Target
da	URL / Link mål

en	Error message
da	Fejlmeddelelse

en	Last check
da	Sidste tjek

en	Edit element containing this broken link
da	Ret element der indeholder dette brudte link

en	(Field: %s)
da	(Felt: %s)

en	no headline
da	ingen overskrift

en	Page '###title###' (###uid###) is deleted.
da	Side '###title###' (###uid###) er slettet.

en	Page '###title###' (###uid###) is not visible.
da	Side '###title###' (###uid###) er ikke synlig.

en	Page (###uid###) does not exist.
da	Side (###uid###) eksisterer ikke.

en	Element '###title###' (###uid###) is not located on page ###wrongpage###, but on page ###rightpage###.
da	Elementet '###title###' (###uid###) findes ikke på side ###wrongpage###, men på side ###rightpage###.

en	Element '###title###' (###uid###) is deleted.
da	Elementet '###title###' (###uid###) er slettet.

en	Element '###title###' (###uid###) is not visible.
da	Elementet '###title###' (###uid###) er ikke synligt.

en	Element (###uid###) does not exist.
da	Elementet (###uid###) eksisterer ikke.

en	###title### row (###uid###) is not visible.
da	'###title###' række (###uid###) er ikke synlig.

en	###title### row (###uid###) is deleted.
da	###title### række (###uid###) er slettet.

en	Linked
da	Linket

en	Row (###uid###) does not exist.
da	Række (###uid###) eksisterer ikke.

en	No information about the error is available.
da	Der er ingen information tilgængelig om denne fejl.

en	External Link not reachable.
da	Eksterne links er ikke tilgængelige.

en	A redirect loop occurred. (%s: %s)
da	Et omdirigeret loop opstod. (%s: %s)

en	Too many redirects.
da	For mange omdirigeringer.

en	File doesn't exist.
da	Filen eksisterer ikke.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
da	Time out. Den specificerede time out periode blev nået, jævnfør betingelser.

en	External link is broken.
da	Eksternt link er ødelagt.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
da	Kunne ikke løse vært. Den angivne fjernvært kunne ikke løses.

en	Failure with receiving network data.
da	Fejl ved modtagelse af netværksdata.

en	An error occurred (%s): "%s".
da	En fejl opstod (%s): "%s".

en	Exception: %s
da	Undtagelse: %s

en	Network error / invalid domain
da	Netværksfejl / ugyldigt domæne

en	Multiple Choices (300).
da	Flere Valg (300).

en	Use proxy (305).
da	Brug proxy (305).

en	Accessing this address is not allowed (403).
da	Adgang til denne adresse er ikke tilladt (403).

en	The requested url was not found (404).
da	Den forespurgte url blev ikke fundet (404).

en	Internal Server Error (500)
da	Intern server fejl (500)

en	External Link returned HTTP error code (%s).
da	Ekstern link returnerede HTTP fejl-kode (%s).

en	Unsupported protocol.
da	Ikke understøttet protokol.

en	Initialization failed.
da	Initialisering mislykkedes.

en	The URL was not properly formatted.
da	URL'en blev ikke formateret korrekt.

en	Feature not supported.
da	Funktionen understøttes ikke.

en	Couldn't resolve proxy.
da	Kunne ikke afgøre proxy.

en	Couldn't resolve host.
da	Værten kunne ikke afgøres.

en	Failed to connect to host or proxy.
da	Kunne ikke forbinde til vært eller proxy.

en	The remote server sent data that could not be parsed.
da	Den eksterne server sendte data, der ikke kunne fortolkes.

en	Access denied.
da	Adgang nægtet.

en	Generic HTTP/2 error.
da	Generisk HTTP/2 fejl.

en	A file transfer was shorter or larger than expected.
da	En filoverførsel var kortere eller større end forventet.

en	Timeout: The remote server possibly took too long to answer.
da	Timeout: Den eksterne server brugte muligvis for lang tid til at svare.

en	Problem with SSl / TLS handshake.
da	Problem med SSL / TLS håndtryk.

en	Too many redirects.
da	For mange omdirigeringer.

en	General network error. Send failed.
da	Generel netværksfejl. Afsendelse mislykkedes.

en	General network error. Receive failed.
da	Generel netværksfejl. Modtagelse mislykkedes.

en	The remote server's SSL certificate was deemed not OK.
da	Fjernserverens SSL-certifikat blev anset for ikke at være OK.

en	Maximum file size exceeded.
da	Maksimal filstørrelse overskredet.

en	Ok

en	%1$s %2$s

en	No broken links to show!
da	Ingen brudte links at vise!

en	There are no broken links to be displayed.
da	Der er ingen brudte links at vise.

en	No access!
da	Ingen adgang!

en	You do not have access to these listings.
da	Du har ikke adgang til disse visninger.

en	Checking links, please stand by.
da	Tjekker links, vent venligst.

en	Refreshing link list, please stand by.
da	Opdaterer linklisten, vent venligst.

en	Needs recheck
da	Bør tjekkes igen