en	Page Id the crawler will use for initializing the TSFE (required)
da	Side Id som crawleren vil bruge for at indlæse TSFE (påkrævet)

en	When crawling a page directly fom the TYPO3 backend, e.g. by using the "read" functionality of the "Crawler Log" module, the selected page id will be used to initialize the frontend rendering. Access to the selected page <strong>MUST NOT</strong> be restricted; crawling will fail otherwise.
da	Når en side crawles direkte fra TYPO3 Backend. fx. ved at bruge "læs" funktionaliteten i "Crawler Log" modulet, bruges den valgte siden til at initialisere frontend renderingen. Adgang til den valgte side <strong>MÅ IKKE</strong> være begrænset, i så fald vil crawlingen fejle.