en	Site Configuration
da	Site konfiguration

en	Site

en	Site identifier
da	Site identifikator

en	No pages found!
da	Ingen sider fundet!

en	Please add at least one page through the Page module.
da	Tilføj mindst én side via Sidemodulet.

en	This site does not have a configuration, yet.
da	Dette site har ikke nogen konfiguration endnu.

en	Add new site configuration for this site
da	Tilføj ny site konfiguration til dette site

en	Edit site configuration
da	Redigér webstedskonfiguration

en	Delete site configuration
da	Slet site konfiguration

en	Base URL

en	Unassigned site configurations
da	Ikke tildelte site konfigurationer

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
da	De følgende sites hører ikke længere til nogen side og kan fjernes.

en	Duplicated Entrypoints
da	Gentagede indgangspunkter

en	The following entry points are used more than once:
da	De følgende indgangspunkter er brugt mere end en gang:

en	Duplicated root pages
da	Duplikerede root sider

en	The page with ID "%1s" is used in the following site configurations:
da	Siden med ID "%1s" bruges i følgende websidekonfigurationer:

en	Renamed identifier
da	Omdøbt identifikator

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
da	Den angivne site identifikator "%1s" allerede findes. Den er blevet omdøbt til "%2s". Måske skulle du redigere den igen og give den et bedre navn.

en	Identifier not changed
da	Identifikator er ikke ændret

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
da	Den angivne identifikator "%1s" findes allerede og peger på et andet site. Den eksisterende identifikator "%2s" til dette site beholdes.

en	Site configuration not saved
da	Site konfiguration ikke gemt

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
da	Feltet "%1s" er et krævet felt, men der er ikke tilføjet nogen værdi.

en	Duplicate error code removed
da	Duplikeret fejlkode fjernet

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
da	Der blev fundet to fejlhåndterings-konfigurationer for fejlkoden "%1s"- Det vil medføre en ugyldig konfiguration, den svageste er fjernet.

en	Duplicate language configuration removed
da	Duplikeret sprog-konfiguration er fjernet

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
da	To sprog-konfigurationer for sproget "%1s" blev fundet. Det vil medføre en ugyldig konfiguration, den svageste er fjernet.