en	Multi-factor Authentication Overview
da	Overblik over flerfaktor autentificering

en	Active
da	Aktiv

en	Locked
da	Låst

en	Default provider
da	Standard udbyder

en	Unlock %s
da	Lås %s op

en	Unlock
da	Lås op

en	Edit %s
da	Redigér %s

en	Edit / Change
da	Redigér / Skift

en	Deactivate %s
da	Deaktivér %s

en	Deactivate
da	Deaktivér

en	Setup %s
da	Opsæt %s

en	Setup
da	Opsætning

en	Multi-factor authentication required
da	Flerfaktor autentificering påkrævet

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
da	Din installation kræver MFA. Derfor skal du opsætte en af følgende udbydere for at få adgang til backend.

en	No multi-factor authentication providers
da	Ingen flerfaktor autentificeringsudbydere

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
da	Der er i øjeblikket ingen tilgængelige flerfaktor autentificeringsudbydere.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
da	Du skal opsætte MFA men der er ingen tilgængelige udbydere tilgængelige der kan aktiveres. Du bør kontakte din administrator og få det løst.

en	Selected MFA provider was not found!
da	Valgt MFA udbyder blev ikke fundet!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
da	Valgte MFA udbyder skal være aktiv for at udføre denne handling!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
da	Valgte MFA udbyder skal være inaktiv for at udføre denne handling!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
da	Valgte MFA udbyder skal låses op for at udføre denne handling!

en	Setup instructions
da	Opsætningsinstruktioner

en	Close setup instructions
da	Luk opsætningsinstruktioner

en	Set up %s
da	Opsæt %s

en	Edit %s
da	Redigér %s

en	Default provider
da	Standard udbyder

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
da	Vælg dette som din standardudbyder til at logge ind på TYPO3 backend.

en	Use as default provider
da	Brug som standard udbyder

en	Deactivate provider
da	Deaktivér udbyder

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
da	Hvis du ikke længere vil bruge denne udbyder, kan du deaktivere den her.

en	Deactivate %s
da	Deaktivér %s

en	Deactivate this provider
da	Deaktivér denne udbyder

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
da	Kunne ikke aktivere MFA udbyder %s. Prøv venligst igen.

en	Successfully activated MFA provider %s.
da	Aktiverede MFA udbyder %s.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
da	Kunne ikke deaktivere MFA udbyder %s. Prøv venligst igen.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
da	Deaktiverede MFA udbyder %s.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
da	Kunne ikke låse MFA udbyder %s op. Prøv venligst igen.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
da	MFA udbyder %s blev låst op.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
da	Kunne ikke opdatere MFA udbyder %s. Prøv venligst igen.

en	Successfully updated MFA provider %s.
da	Opdaterede MFA udbyder %s.

en	Authentication was not successful.
da	Godkendelse mislykkedes.

en	Verify
da	Bekræft

en	Go back
da	Gå tilbage

en	This provider is temporarily locked!
da	Denne udbyder er midlertidigt låst!

en	Alternative providers
da	Alternative udbydere

en	Use %s
da	Brug %s

en	Set up %s
da	Opsæt %s

en	Set up MFA
da	Opsæt MFA

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
da	%s forudsætter at du indstiller MFA for at sikre din konto. Vælg venligst en af de tilgængelige udbydere herunder.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
da	Det kræves at der opsættes MFA. Men der er ingen MFA udbydere til rådighed for dig. Dette kan skyldes en fejlkonfiguration. Kontakt venligst din administrator for at finde en løsning.

en	Go back
da	Gå tilbage

en	Setup
da	Opsætning

en	Cancel
da	Annullér

en	MFA setup successful
da	MFA opsætning lykkedes

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
da	Du har med succes aktiveret MFA udbyder %s. Denne udbyder blev også automatisk indstillet som din standard udbyder. Du kan til enhver tid ændre dette i dine brugerindstillinger.

en	Success
da	Succes

en	An error occurred
da	Der opstod en fejl

en	Invalid request could not be processed
da	Ugyldig anmodning kunne ikke behandles

en	Your are not allowed to perform this action
da	Du har ikke tilladelse til at udføre denne handling

en	No provider has been deactivated
da	Ingen udbyder er blevet deaktiveret

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
da	Deaktiverede alle aktive udbydere for bruger %s

en	Provider %s could not be found
da	Udbyderen %s kunne ikke findes

en	Could not deactivate provider %s
da	Kunne ikke deaktivere udbyder %s

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
da	Udbyderen %s er deaktiveret for bruger %s