en	Reactions
cs	Reakce

en	System Reactions
cs	Systémové reakce

en	Name
cs	Název

en	Meaningful name of the reaction
cs	Smysluplné jméno reakce

en	Description
cs	Popis

en	Additional information about the reaction.
cs	Další informace o reakci.

en	Identifier
cs	Identifikátor

en	This is your unique reaction identifier within the TYPO3 URL
cs	Toto je váš jedinečný reakční identifikátor v URL TYPO3

en	Secret
cs	Tajný klíč

en	The secret is required to call the reaction from the outside. The secret can be re-created anytime, but will only be visible once (until the record got saved).
cs	Tajný klíč je vyžadován pro volání reakci zvenčí. Tajný klíč může být kdykoliv znovu vytvořen, ale bude viditelný pouze jednou (dokud nebude záznam uložen).

en	Generate secret token
cs	Generovat tajný token

en	Reaction Type
cs	Typ reakce

en	Select the reaction type to be configured.
cs	Vyberte typ reakce, který má být nastaven.

en	Select a reaction
cs	Vyberte reakci

en	Create database record
cs	Vytvořit záznam v databázi

en	Impersonate User
cs	Vydávat se za uživatele

en	Select the user with the appropriate access rights that is allowed to add a record of this type. If in doubt, use the CLI user.
cs	Vyberte uživatele s odpovídajícími přístupovými právy, který může přidat záznam tohoto typu. V případě pochybností použijte CLI uživatele.

en	Table
cs	Tabulka

en	Select one tables to display the corresponding fields.
cs	Vyberte jednu tabulku pro zobrazení odpovídajících polí.

en	Select a table
cs	Vyberte tabulku

en	Storage PID
cs	PID úložiště

en	Select the page on which a new record is created on.
cs	Vyberte stránku, na které je vytvořen nový záznam.

en	Fields
cs	Pole

en	The available fields depend on the selected table. The usage of placeholders like ${foo.bar} is possible.
cs	Dostupná pole závisí na vybrané tabulce. Je možné používat proměnné jako ${foo.bar}.

en	Configuration
cs	Konfigurace

en	General configuration of the reaction.
cs	Obecná konfigurace reakce.

en	Additional configuration
cs	Další konfigurace

en	Specific configuration for the selected reaction type
cs	Specifická konfigurace pro vybraný typ reakce

en	The selected table '%s' does not define any valid fields to be configured.
cs	Vybraná tabulka '%s' nedefinuje žádná platná pole, která mají být nastavena.