en	Validation errors for property "%s"
cs	Chyby ověřování pro vlastnost "%s"

en	The given subject was not a valid email address.
cs	Daný subjekt není platná e-mailová adresa.

en	The length of the given string was not between %s and %s characters.
cs	Délka daného řetězce nebyla mezi %s a %s znaky.

en	The length of the given string is less than %s characters.
cs	Délka daného řetězce je menší než %s znaků.

en	A valid string is expected.
cs	Je očekáván platný řetězec.

en	The length of the given string exceeded %s characters.
cs	Délka daného řetězce překročila %s znaků.

en	The given subject was not a valid alphanumeric string.
cs	Daný subjekt nebyl platný alfanumerický řetězec.

en	The given subject was not a valid DateTime. Got: '%s'
cs	Daný subjekt nebyl platný DateTime. Zadáno: '%s'

en	Value is no object.
cs	Hodnota není žádný objekt.

en	The given subject was not a valid float.
cs	Daný subjekt nebylo platné číslo s plovoucí desetinnou čárkou.

en	The given subject was not a valid text (e.g. contained XML tags).
cs	Daný subjekt nebyl platný text (například obsahoval značky XML).

en	The regular expression was empty.
cs	Regulární výraz byl prázdný.

en	The given subject did not match the pattern.
cs	Daný předmět neodpovídá vzoru.

en	The regular expression '%s' contained an error.
cs	Regulární výraz '%s' obsahoval chybu.

en	The given subject was not a valid number.
cs	Daný subjekt nebyl platným číslem.

en	The given subject was not in the valid range (%s - %s).
cs	Daný subjekt není v platném rozsahu (%s - %s).

en	The given subject was NULL.
cs	Daný subjekt byl NULL.

en	The given subject was empty.
cs	Daný subjekt byl prázdný.

en	The given subject was not a valid number.
cs	Daný subjekt nebyl platným číslem.

en	The given subject was not a valid integer.
cs	Daný subjekt nebyl platné celé číslo.

en	The given subject was not true.
cs	Zadaná hodnota nebyla true.

en	The given subject was not false.
cs	Zadaná hodnota nebyla false.

en	The given subject is no valid URL.
cs	Daný subjekt není validní URL.