en	Site Configuration
cs	Konfigurace stránky

en	Site
cs	Stránka

en	Site identifier
cs	Identifikátor stránky

en	No pages found!
cs	Žádné stránky nebyly nalezeny!

en	Please add at least one page through the Page module.
cs	Prosím přidejte alespoň jednu stránku z modulu Stránka.

en	This site does not have a configuration, yet.
cs	Tato stránka zatím nemá vytvořenou konfiguraci.

en	Add new site configuration for this site
cs	Přidat novou konfiguraci pro tuto stránku

en	Edit site configuration
cs	Upravit nastavení webu

en	Delete site configuration
cs	Smazat konfiguraci stránky

en	Base URL
cs	Základní URL

en	Unassigned site configurations
cs	Nepřiřazené konfigurace stránky

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
cs	Tyto stránky již nepatří k žádné stránce a mohou být smazány.

en	Duplicated Entrypoints
cs	Duplikované vstupní body

en	The following entry points are used more than once:
cs	Tyto vstupní se používají více než jedenkrát body:

en	Duplicated root pages
cs	Duplikované kořenové stránky

en	The page with ID "%1s" is used in the following site configurations:
cs	Stránka s ID "%1s" je použita pro následující nastavení webů:

en	Renamed identifier
cs	Přejmenovaný identifikátor

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
cs	Zadaný identifikátor stránky "%1s" již existuje. Byl přejmenován na "%2s". Možná by jste chtěli stránku editovat ještě jednou a vybrat lepší jméno.

en	Identifier not changed
cs	Identifikátor nebyl změněn

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
cs	Zadaný identifikátor stránky "%1s" již existuje a vede na jinou stránku. Existující identifikátor "%2s" je nastaven pro tuto stránku.

en	Site configuration not saved
cs	Konfigurace stránky nebyla uložena

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
cs	Pole "%1s" je povinné, ale žádná hodnota nebyla zadána.

en	Duplicate error code removed
cs	Duplicitní číslo chyby bylo smazáno

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
cs	Byly nalezeny dvě konfigurace handlerů chyb pro číslo chyby "%1s". Tato konfigurace by byla neplatná, tak zbytečná konfigurace byla odebrána.

en	Duplicate language configuration removed
cs	Duplicitní konfigurace jazyka byla smazána

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
cs	Byly nalezeny dvě konfigurace jazyků pro jazyk "%1s". Tato konfigurace by byla neplatná, tak zbytečná konfigurace byla odebrána.