en	Multi-factor Authentication Overview
cs	Přehled vícefázového ověření

en	Active
cs	Aktivní

en	Locked
cs	Uzamčeno

en	Default provider
cs	Výchozí poskytovatel

en	Unlock %s
cs	Odemknout %s

en	Unlock
cs	Odemknout

en	Edit %s
cs	Upravit %s

en	Edit / Change
cs	Upravit / změnit

en	Deactivate %s
cs	Deaktivovat %s

en	Deactivate
cs	Deaktivovat

en	Setup %s
cs	Nastavit %s

en	Setup
cs	Nastavit

en	Multi-factor authentication required
cs	Je vyžadováno vícefázové ověření

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
cs	Vaše instalace vyžaduje vícefázové ověřování. Proto prosím nastavte jednu z následujících možností, aby bylo možné nadále používat backend.

en	No multi-factor authentication providers
cs	Žádní poskytovatelé vícefázového ověřování

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
cs	V současné době nejsou k dispozici žádní poskytovatelé multi-fázového ověřování.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
cs	Musíte nastavit vícefázové ověřování, ale nejsou žádní poskytovatelé k dispozici. Měli byste se obrátit na správce, aby vyřešili tuto záležitost.

en	Selected MFA provider was not found!
cs	Vybraný poskytovatel vícefázového ověřování nebyl nalezen!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
cs	Vybraný poskytovatel vícefázového ověřování musí být aktivní k provedení této akce!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
cs	Vybraný poskytovatel vícefázového ověřování musí být pro provedení této akce neaktivní!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
cs	Vybraný poskytovatel vícefázového ověřování musí být odemčen, aby mohl provést tuto akci!

en	Setup instructions
cs	Pokyny pro nastavení

en	Close setup instructions
cs	Zavřít pokyny pro nastavení

en	Set up %s
cs	Nastavit %s

en	Edit %s
cs	Upravit %s

en	Default provider
cs	Výchozí poskytovatel

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
cs	Vyberte jako výchozí poskytovatele pro přihlášení do backendu TYPO3.

en	Use as default provider
cs	Použít jako výchozího poskytovatele

en	Deactivate provider
cs	Deaktivovat poskytovatele

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
cs	Pokud již nechcete používat tohoto poskytovatele, můžete jej deaktivovat zde.

en	Deactivate %s
cs	Deaktivovat %s

en	Deactivate this provider
cs	Deaktivovat tohoto poskytovatele

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
cs	Nelze aktivovat poskytovatele vícefázového ověřování %s. Zkuste to prosím znovu.

en	Successfully activated MFA provider %s.
cs	Poskytovatel vícefázového ověřování %s byl úspěšně aktivován.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
cs	Nelze deaktivovat poskytovatele vícefázového ověřování %s. Zkuste to prosím znovu.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
cs	Poskytovatel vícefázového ověřování %s byl úspěšně deaktivován.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
cs	Nelze odemknout poskytovatele vícefázového ověřování %s. Zkuste to prosím znovu.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
cs	Poskytovatel vícefázového ověřování %s byl úspěšně odemknut.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
cs	Poskytovatele vícefázového ověřování %s nelze aktualizovat. Zkuste to prosím znovu.

en	Successfully updated MFA provider %s.
cs	Poskytovatel vícefázového ověřování %s byl úspěšně aktualizován.

en	Authentication was not successful.
cs	Ověření se nezdařilo.

en	Verify
cs	Ověřit

en	Go back
cs	Zpět

en	This provider is temporarily locked!
cs	Tento poskytovatel je dočasně uzamčen!

en	Alternative providers
cs	Alternativní poskytovatelé

en	Use %s
cs	Použít %s

en	Set up %s
cs	Nastavit %s

en	Set up MFA
cs	Nastavit vícefázové ověřování

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
cs	%s požaduje vícefázové ověřování k zabezpěčení vašeho účtu. Prosíme, zvolte is jednoho z následujících poskytovatelů.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
cs	Musíte nastavit vícefázové ověřování. Nicméně nejsou k dispozici žádní poskytovatelé vícefázového ověřování, kteří by mohli být použiti. Toto může být chybná konfigurace. Kontaktujte prosím správce.

en	Go back
cs	Zpět

en	Setup
cs	Nastavit

en	Cancel
cs	Zrušit

en	MFA setup successful
cs	Nastavení vícefázového ověřování bylo úspěšné

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
cs	Úspěšně jste aktivovali poskytovatele vícefázové ověřování %s. Tento poskytovatel byl také automaticky nastaven jako váš výchozí poskytovatel. Můžete to kdykoli změnit v uživatelském nastavení.

en	Success
cs	Úspěch

en	An error occurred
cs	Vyskytla se chyba

en	Invalid request could not be processed
cs	Neplatný požadavek nemohl být zpracován

en	Your are not allowed to perform this action
cs	K provedení této akce nemáte oprávnění

en	No provider has been deactivated
cs	Žádný poskytovatel nebyl deaktivován

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
cs	Úspěšně deaktivováni všichni aktivní poskytovatelé pro uživatele %s

en	Provider %s could not be found
cs	Poskytovatel %s nebyl nalezen

en	Could not deactivate provider %s
cs	Nelze deaktivovat poskytovatele %s

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
cs	Úspěšně deaktivován poskytovatel %s pro uživatele %s