en	Reaction Administration
ar	إدارة التفاعلات

en	This is the administration area for Reactions.
ar	هذه هي منطقة الإدارة للتفاعلات.

en	Reactions
ar	التفاعلات

en	Reactions — Manage Incoming HTTP Webhooks
ar	ردود الفعل - إدارة ما سيأتي من HTTP Webhooks

en	No reactions found!
ar	لم يتم العثور على أية تفاعلات!

en	There are currently no reaction records found in the database.
ar	لا توجد حالياً أي سجلات للتفاعلات وُجدت في قاعدة البيانات.

en	Create new reaction
ar	إنشاء تفاعل جديد

en	No reactions found!
ar	لم يتم العثور على أية تفاعلات!

en	With the current set of filters applied, no reactions could be found.
ar	مع تطبيق إعدادات التصفيات الحاليّة، لم يتم العثور على أي تفاعلات.

en	Remove all filter
ar	إزالة كل عوامل التصفية

en	Implementation class for reaction type "%s" is missing.
ar	فئة التنفيذ لنوع رد الفعل "%s" مفقودة.

en	Example
ar	مثال

en	Filter
ar	تصفية

en	Reset
ar	إعادة ضبط

en	Name
ar	الاسم

en	Reaction Type
ar	نوع رد الفعل

en	Show all
ar	عرض الكل

en	previous
ar	السّابق

en	next
ar	التّالي

en	first
ar	الأول

en	last
ar	الأخير

en	Records
ar	السجلات

en	Page
ar	الصفحة

en	Refresh
ar	تحديث

en	Delete reactions
ar	حذف ردود الأفعال

en	Are you sure you want to delete all marked reactions?
ar	هل أنت متأكد من أنك تريد حذف جميع ردود الأفعال المُعلَّمة؟