en	Reactions
ar	التفاعلات

en	System Reactions
ar	نظام التفاعلات

en	Name
ar	الاسم

en	Meaningful name of the reaction
ar	اسم ذو معنى لِرد الفعل

en	Description
ar	الوَصف

en	Additional information about the reaction.
ar	معلومات إضافية حول رد الفعل.

en	Identifier
ar	المُعَرِّف

en	This is your unique reaction identifier within the TYPO3 URL
ar	هذا هو مُعرّف رد الفعل الفريد الخاص بك داخل TYPO3 URL

en	Secret
ar	سري

en	The secret is required to call the reaction from the outside. The secret can be re-created anytime, but will only be visible once (until the record got saved).
ar	السر مطلوب لاستدعاء رد الفعل من الخارج. يمكن إعادة إنشاء السر في أي وقت، ولكن سيكون مرئياً مرة واحدة فقط (حتى يتم حفظ السجل).

en	Generate secret token
ar	إنشاء رمز سري

en	Reaction Type
ar	نوع رد الفعل

en	Select the reaction type to be configured.
ar	حدد نوع التفاعل المُراد تكوينه.

en	Select a reaction
ar	حدد رد فعل

en	Create database record
ar	إنشاء سجل قاعدة البيانات

en	Impersonate User
ar	انتحال شخصية المستخدم

en	Select the user with the appropriate access rights that is allowed to add a record of this type. If in doubt, use the CLI user.
ar	حدد المستخدم مع حقوق الوصول المناسبة التي يُسمح لها بإضافة سجل من هذا النوع. إذا كان هذا في موضع شك، استخدم مستخدم CLI.

en	Table
ar	جدول

en	Select one tables to display the corresponding fields.
ar	حدد جدولاً واحداً لعرض الحقول المقابلة.

en	Select a table
ar	حدد جدول

en	Storage PID
ar	مكان تخزين PID

en	Select the page on which a new record is created on.
ar	حدد الصفحة التي يتم على أساسها إنشاء سجل جديد.

en	Fields
ar	الحقول

en	The available fields depend on the selected table. The usage of placeholders like ${foo.bar} is possible.
ar	الحقول المتاحة تعتمد على الجدول المحدد. استخدام العناصر النائبة مثل ${foo.bar} ممكن.

en	Configuration
ar	التكوين

en	General configuration of the reaction.
ar	الإعدادات العامة للتفاعل.

en	Additional configuration
ar	التكوين الإضافي

en	Specific configuration for the selected reaction type
ar	تكوين محدد لنوع التفاعل المحدد

en	The selected table '%s' does not define any valid fields to be configured.
ar	الجدول المحدد ''%s' لا يحدد أي حقول صالحة لتكوينها.