en	LinkValidator
ar	مُدقق الروابط

en	LinkValidator
ar	مُدقق الروابط

en	Search for broken links and store the result into the temporary table tx_linkvalidator_link in order to ease up the backend module.
ar	البحث عن الروابط الناقصة وتخزين النتيجة في الجدول المؤقت tx_linkvalidator_link من أجل تخفيف وحدة نهاية الواجهة الخلفية.

en	Start page (uid)
ar	صفحة البداية (uid)

en	Depth
ar	العمق

en	Languages to search for broken links (Leave empty for all languages).
ar	لُغات للبحث عن روابط ناقصة (اتركها فارغة لجميع اللغات).

en	Overwrite TSconfig
ar	الكتابة فوق TSconfig

en	Send email report to
ar	إرسال تقرير بالبريد الإلكتروني إلى

en	Send email on new broken links only
ar	إرسال بريد إلكتروني على الروابط الناقصة الجديدة فقط

en	Email template name (without the extension)
ar	اسم قالب البريد الإلكتروني (دون الإضافة)

en	Invalid email format!
ar	تنسيق بريد إلكتروني غير صالح!

en	Invalid page uid, please enter a valid page uid!
ar	Uid صفحة غير صالحة، الرجاء إدخال uid صفحة صالحة!

en	There is no depth set, please set it to one of the offered values!
ar	لا يوجد عُمق مُحدد، يرجى ضبطها حسب إحدى القيم المعروضة!

en	The templateName was automatically set to the default because either the field in the task configuration is empty or no file is found for the given name. Please note that both a .html and .txt file must exist under the configured templatePath.
ar	<unk> <unk> <unk> <unk> تم تعيين اسم القالب تلقائياً إلى الافتراضي لأنه إما الحقل في المهمة <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> تكوين فارغ أو أنه لم يتم العثور على ملف للاسم المحدد. يرجى ملاحظة أن ملف .html و <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> .txt يجب أن يكون موجوداً تحت تكوين القالب. <unk> <unk> <unk>

en	There must be at least one recipient defined!
ar	الرجاء تحديد مُستلم واحد على الأقل!

en	Invalid format of one or more of the recipient email addresses!
ar	تنسيق غير صالح لواحد أو أكثر من عناوين البريد الإلكتروني للمستلم!

en	Invalid format of the email address in the from header
ar	تنسيق غير صالح لعنوان البريد الإلكتروني في الترويسة

en	The given page id %d is invalid!
ar	معرف الصفحة المعينة id %d غير صالح!

en	TYPO3 LinkValidator report
ar	تقرير TYPO3 LinkValidator

en	Overview of broken links
ar	نَظْرَة عامة على الروابط الناقصة

en	Total broken links: %s (last report: %s)
ar	مجموع الروابط الناقصة: %s (التقرير الأخير: %s)

en	Internal links: %s (last report: %s)
ar	الروابط الداخلية: %s (التقرير الأخير: %s)

en	External links: %s (last report: %s)
ar	الروابط الخارجية: %s (التقرير الأخير: %s)

en	File / Media links: %s (last report: %s)
ar	روابط الملف / الوسائط: %s (التقرير الأخير: %s)

en	Listing of broken links
ar	قائمة بالروابط الناقصة

en	If record type is "Page", the page id is the parent page.
ar	إذا كان نوع السجل هو "الصفحة"، id الصفحة هو الصفحة الأصلية.

en	Hover over an element to see more information e.g. the record title.
ar	قم بالتمرير فوق العنصر لمشاهدة المزيد من المعلومات، على سبيل المثال عنوان السجل.

en	Explanation: Record | Language | Page | Record type | Target | Link type
ar	توضيح: السجل | اللغة | الصفحة | نوع السجل | الهدف | نوع الرابط

en	Record
ar	السجل

en	Language
ar	اللغة

en	Page
ar	الصفحة

en	Record type
ar	نوع السجل

en	Target
ar	الهدف

en	Type
ar	النوع

en	Internal
ar	داخلي

en	External
ar	خارجي

en	File / Media
ar	ملف / وسائط