en	Small fields
ar	حقول صغيرة

en	Add column to the right
ar	إضافة عمود إلى اليمين

en	Remove column
ar	إزالة العمود

en	Add row below
ar	إضافة صف أدناه

en	Remove row
ar	إزالة الصف

en	Move left
ar	تحريك لليسار

en	Move right
ar	تحريك لليمين

en	Move up
ar	تحريك للأعلى

en	Move down
ar	تحريك للأسفل

en	Move to top
ar	نقل إلى الأعلى

en	Move to bottom
ar	نقل إلى الأسفل

en	Move to first column
ar	نقل إلى العمود الأول

en	Move to last column
ar	نقل إلى العمود الأخير

en	Set row and column count
ar	ضبط عدد الصفوف والأعمدة

en	Column count
ar	عدد الأعمدة

en	Row count
ar	عدد الصفوف

en	Change table size
ar	تغيير حجم الجدول

en	Update
ar	تحديث

en	Show table code
ar	عرض رمز الجدول

en	Table code
ar	كود الجدول

en	Raw value
ar	القيمة الخام

en	Set cell name and column number
ar	ضبط اسم الخلية ورقم العمود

en	Add column
ar	إضافة عمود

en	Remove column
ar	إزالة العمود

en	Add row
ar	اضف الصف

en	Remove row
ar	إزالة الصف

en	Edit cell
ar	تعديل الخلية

en	Name
ar	الاسم

en	Column number
ar	رقم العمود

en	not set
ar	لم يتم تعيينه

en	Enter a name for the cell.
ar	أدخل اسما للخلية.

en	The column position defines in which area the content is rendered in the frontend.
ar	يحدد موضع العمود المنطقة التي يتم فيها تقديم المحتوى في الواجهة الأمامية.

en	Open Editor
ar	افتح المحرّر

en	Image manipulation is only available for supported types
ar	معالجة الصور مُتاحة فقط للأنواع المدعومة

en	No image dimensions could be determined.
ar	لا يمكن تحديد أي أبعاد للصورة.

en	Unable to provide image manipulation, because original dimensions of the image are unknown.
ar	غير قادر على توفير معالجة الصورة، لأن الأبعاد الأصلية للصورة غير معروفة.

en	Image manipulation
ar	معالجة الصور

en	Reset
ar	إعادة تعيين

en	Accept
ar	قبول

en	Cancel
ar	إلغاء

en	Preview
ar	مُعاينة

en	Aspect ratio
ar	أبعاد مُتزِنة

en	Set Aspect Ratio
ar	ضبط الأبعاد المتّزنة

en	Free
ar	حُرْ

en	Default
ar	افتراضي

en	Social media
ar	وسائل التواصل الإجتماعي

en	Selected Size
ar	الحجم المُحدد

en	Translation behavior
ar	سلوك التَّرْجَمَةً

en	Custom value
ar	تخصيص القيمة

en	Value of default language
ar	قيمة اللغة الافتراضية

en	Value of %1s language
ar	قيمة اللغة %1s