en	Viewing log
ar	عرض السجل

en	Allows you access to the full backend changelog in TYPO3.
ar	يتيح لك الوصول إلى سجل التغييرات الكامل بالواجهة الخلفية في TYPO3.

en	Log
ar	سجل