en	Site Configuration
ar	تكوين الموقع

en	Site
ar	موقع

en	Site identifier
ar	مُعرّف الموقع

en	No pages found!
ar	لم يتم العثور على الصفحات!

en	Please add at least one page through the Page module.
ar	الرجاء إضافة صفحة واحدة على الأقل من خلال وحدة الصفحة "Page module".

en	This site does not have a configuration, yet.
ar	هذا الموقع ليس لديه تكوين حتى الآن.

en	Add new site configuration for this site
ar	إضافة تكوين موقع جديد لهذا الموقع

en	Edit site configuration
ar	تعديل إعدادات تكوين الموقع

en	Delete site configuration
ar	حذف تكوين الموقع

en	Base URL
ar	عنوان URL الأساسي

en	Unassigned site configurations
ar	تكوينات الموقع الغير مُعيّنة

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
ar	المواقع التالية لا تنتمي إلى أي صفحة بعد الآن، ويمكن إزالتها.

en	Duplicated Entrypoints
ar	نقاط إدخال مُكررة

en	The following entry points are used more than once:
ar	تم استخدام نقاط الإدخال أكثر من مرة

en	Duplicated root pages
ar	صفحات أصلية مُكررة

en	The page with ID "%1s" is used in the following site configurations:
ar	يتم استخدام الصفحة مع ID "%1s" في إعدادات الموقع التالي:

en	Renamed identifier
ar	المُعرّف "identifier" المُعاد تسميته

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
ar	مُعرّف "identifier" الموقع "%1s" موجود بالفعل. تم إعادة تسميته إلى "%2s". ربما تريد تعديل الموقع مرة أخرى وتسميته باسم أفضل.

en	Identifier not changed
ar	لم يتم تغيير المُعرّف "identifier"

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
ar	مُعرّف الموقع "%1s" موجود بالفعل ويشير إلى موقع مختلف. تم الإحتفاظ بالمُعرّف الحالي "%2s" لهذا الموقع.

en	Site configuration not saved
ar	لم يتم حفظ إعدادات تكوين الموقع

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
ar	الحقل "%1s" حقل مطلوب، ولكن لم يتم إدخال أي قيمة له.

en	Duplicate error code removed
ar	تم حذف رمز الخطأ المكرر

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
ar	تم العثور على تكوينين في معالج الأخطاء لرمز الخطأ "%1s". سيكون هذا تكوين غير صالح، وقد تم إزالة واحد منها.

en	Duplicate language configuration removed
ar	تم حذف إعدادات تكوين اللغة المُكررة

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
ar	تم العثور على تكوينين مختلفين للغة "%1s". سيكون هذا تكوين غير صالح، وقد تمت إزالة إحدى هذه التكوينات.