en	Multi-factor Authentication Overview
ar	نظرة عامة على المصادقة مُتعددة العوامل

en	Active
ar	نشط

en	Locked
ar	مُقفل

en	Default provider
ar	المُزوّد الافتراضي

en	Unlock %s
ar	غير مُقفل %s

en	Unlock
ar	غير مُقفل

en	Edit %s
ar	تعديل %s

en	Edit / Change
ar	تعديل / تغيير

en	Deactivate %s
ar	غير مُفعّلة %s

en	Deactivate
ar	غير مُفعّلة

en	Setup %s
ar	الإعداد %s

en	Setup
ar	الإعداد

en	Multi-factor authentication required
ar	المُصادقة مُتعددة العوامل مطلوبة

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
ar	<unk> <unk> <unk> يتطلب التثبيت الخاص بك MFA. لذلك يرجى إعداد أحد المزودين التاليين لتكون <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> قادراً على الاستمرار في استخدام الواجهة الخلفية. <unk> <unk> <unk> <unk>

en	No multi-factor authentication providers
ar	المصادقة المتعددة العوامل غير مُجهّزة أو مُتوفرة

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
ar	لا يوجد حالياً مُزوديّ مصادقة متعددي العوامل.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
ar	<unk> <unk> <unk> <unk> أنت مُطالب بإعداد MFA ولكن مُزوديّ الخدمة غير مُتاحين الآن. لذلك يجب عليك الاتصال بـ <unk> <unk> <unk> <unk> المسؤول الخاص بك لحل هذه المشكلة. <unk> <unk> <unk> <unk>

en	Selected MFA provider was not found!
ar	لم يتم العثور على مُزوّد MFA المُحدد!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
ar	يجب أن يكون مُزوّد MFA المُحدد نشطاً لتنفيذ هذا الإجراء!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
ar	يجب أن يكون مُزوّد MFA المُحدد غير نَشط لتنفيذ هذا الإجراء!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
ar	يجب أن يكون مُزوّد MFA المحدد غير مُقفل لتنفيذ هذا الإجراء!

en	Setup instructions
ar	تعليمات الإعدادات

en	Close setup instructions
ar	إغلاق تعليمات الإعدادات

en	Set up %s
ar	الإعداد %s

en	Edit %s
ar	تعديل %s

en	Default provider
ar	المُزوّد الافتراضي

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
ar	حدد هذا كمُزوّد افتراضي لتسجيل الدخول إلى الواجهة الخلفية لـ TYPO3.

en	Use as default provider
ar	استخدام كمُزوّد افتراضي

en	Deactivate provider
ar	إلغاء تنشيط المُزوّد

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
ar	إذا كنت لا تريد استخدام هذا المُزوّد بعد الآن، يمكنك إلغاء تنشيطه هنا.

en	Deactivate %s
ar	تعطيل %s

en	Deactivate this provider
ar	تعطيل المُزوّد

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
ar	تعذر تنشيط مُزوّد MFA %s. الرجاء المحاولة مرة أخرى.

en	Successfully activated MFA provider %s.
ar	تم تفعيل مُزوّد MFA بنجاح %s.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
ar	تعذر إلغاء تنشيط مُزوّد MFA %s. الرجاء المحاولة مرة أخرى.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
ar	تم تعطيل مُزوّد MFA بنجاح %s.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
ar	تعذر إلغاء قفل مُزوّد MFA %s. الرجاء المحاولة مرة أخرى.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
ar	تم إلغاء قفل مُزوّد MFA بنجاح %s.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
ar	تعذر تحديث مُزوّد MFA %s. الرجاء المحاولة مرة أخرى.

en	Successfully updated MFA provider %s.
ar	تم تحديث مُزوّد MFA بنجاح %s.

en	Authentication was not successful.
ar	المصادقة غير ناجحة.

en	Verify
ar	التحقق

en	Go back
ar	رجوع

en	This provider is temporarily locked!
ar	هذا المُزوّد مقفل بشكل مُؤقّت!

en	Alternative providers
ar	المُزودون البُدلاء

en	Use %s
ar	استخدم %s

en	Set up %s
ar	إعداد %s

en	Set up MFA
ar	إعداد MFA

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
ar	<unk> <unk> <unk> %s يتطلب منك إعداد MFA لتأمين حسابك. الرجاء اختيار واحد من <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> متوفرة أدناه. <unk> <unk> <unk> <unk>

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
ar	<unk> <unk> <unk> <unk> أنت مطالبة بإعداد MFA. ومع ذلك، لا يوجد موفري MFA متاحين لك للاستخدام. <unk> <unk> <unk> <unk> هذا قد يكون خطأ في التكوين. يرجى الاتصال بالمسؤول الخاص بك لإيجاد حل لذلك. <unk> <unk> <unk> <unk>

en	Go back
ar	رجوع

en	Setup
ar	الإعداد

en	Cancel
ar	إلغاء

en	MFA setup successful
ar	تم إعداد MFA بنجاح

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
ar	<unk> <unk> <unk> <unk> ، لقد قمت بتفعيل موفر MFA %sبنجاح. تم تعيين هذا المزود تلقائياً كموفر افتراضي <unk> <unk> <unk> <unk> . يمكنك تغيير هذا في أي وقت في إعدادات المستخدم الخاصة بك. <unk> <unk> <unk>

en	Success
ar	نجاح

en	An error occurred
ar	حدث خطأ ما!

en	Invalid request could not be processed
ar	تعذر معالجة الطلب الغير صالح

en	Your are not allowed to perform this action
ar	غير مسموح لك بعمل هذا الإجراء

en	No provider has been deactivated
ar	لم يتم تعطيل أي مُزوّد

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
ar	تم تعطيل جميع المُزودين النشطين للمستخدم %s بنجاح

en	Provider %s could not be found
ar	تعذر العثور على المُزوّد %s

en	Could not deactivate provider %s
ar	تعذر تعطيل المزُوّد %s

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
ar	تم تعطيل المُزوّد %s الخاص بالمستخدم بنجاح %s