en	Show columns
ar	إظهار الأعمدة

en	Show columns for %s
ar	إظهار الأعمدة لـ %s

en	Update
ar	تحديث

en	No columns were updated
ar	لم يتم تحديث أي أعمدة

en	Could not update columns
ar	تعذر تحديث الأعمدة

en	Filter by:
ar	التصفية حسب: